create table qrtz_scheduler_state
(
    SCHED_NAME        varchar(120) not null comment '스케줄러 이름',
    INSTANCE_NAME     varchar(200) not null comment '스케줄러 인스턴스 고유 이름',
    LAST_CHECKIN_TIME bigint(13)   not null comment '마지막 체크인 시간 (Unix timestamp)',
    CHECKIN_INTERVAL  bigint(13)   not null comment '체크인 간격 (밀리초 단위)',
    primary key (SCHED_NAME, INSTANCE_NAME)
)
    comment 'Quartz 스케줄러 상태 정보 - 클러스터 환경에서 인스턴스 상태 관리';

