INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('101', '건물신축', '법 제11조, 법 제14조', 50, null, 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('102', '건물증축', '법 제11조, 법 제14조', 50, null, 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('103', '건물개축', '법 제11조, 법 제14조', 50, null, 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('104', '건물재축', '법 제11조, 법 제14조', 50, null, 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('105', '건물대수선', '법 제11조, 법 제14조', 10, '허가를 받지 않거나 신고를 하지 않고 제3조의2제8호에 따른 증설 또는 해체로 대수선을 한 건축물', 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('106', '용도변경', '법 제19조', 10, '허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 용도변경을 한 건축물', 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('111', '일조확보', '법 제61조', 10, '일조 등의 확보를 위한 높이제한을 위반한 건축물', 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('121', '건축설비의 설치·구조', '법 제62조', 10, '건축설비의 설치·구조에 관한 기준과 그 설계 및 공사감리에 관한 법령 등의 기준을 위반한 건축물', 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('131', '기타', null, 3, '그 밖에 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 건축물', 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('132', '가설건축물', '법 제20조', 3, null, 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('133', '공작물설치', null, 3, null, 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('134', '유지관리', null, 10, '제35제 삭제됨(2019.4.30)', 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('201', '사용미승인', '법 제22조', 2, '사용승인을 받지 아니하고 사용 중인 건축물', 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('301', '조경훼손', '법 제42조', 10, '대지의 조경에 관한 사항을 위반한 건축물', 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('401', '건축선', '법 제47조', 10, '건축선에 적합하지 아니한 건축물', 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('501', '구조내력기준 부적합', '법 제48조', 10, '구조내력기준에 적합하지 아니한 건축물 ', 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('601', '피난시설', '법 제49조', 10, '피난시설, 건축물의 용도·구조의 제한, 방화구획, 계단, 거실의 반자 높이, 거실의 채광·환기와 바닥의 방습 등이 법령등의 기준에 적합하지 아니한 건축물', 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('602', '건축물의 용도·구조의 제한', '법 제49조', 10, '피난시설, 건축물의 용도·구조의 제한, 방화구획, 계단, 거실의 반자 높이, 거실의 채광·환기와 바닥의 방습 등이 법령등의 기준에 적합하지 아니한 건축물', 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('603', '방화구획', '법 제49조', 10, '피난시설, 건축물의 용도·구조의 제한, 방화구획, 계단, 거실의 반자 높이, 거실의 채광·환기와 바닥의 방습 등이 법령등의 기준에 적합하지 아니한 건축물', 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('604', '계단', '법 제49조', 10, '피난시설, 건축물의 용도·구조의 제한, 방화구획, 계단, 거실의 반자 높이, 거실의 채광·환기와 바닥의 방습 등이 법령등의 기준에 적합하지 아니한 건축물', 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('605', '거실의 반자 높이', '법 제49조', 10, '피난시설, 건축물의 용도·구조의 제한, 방화구획, 계단, 거실의 반자 높이, 거실의 채광·환기와 바닥의 방습 등이 법령등의 기준에 적합하지 아니한 건축물', 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('606', '거실의 채광·환기와 바닥의 방습', '법 제49조', 10, '피난시설, 건축물의 용도·구조의 제한, 방화구획, 계단, 거실의 반자 높이, 거실의 채광·환기와 바닥의 방습 등이 법령등의 기준에 적합하지 아니한 건축물', 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('701', '내화구조 및 방화벽', '법 제50조', 10, '내화구조 및 방화벽이 법령등의 기준에 적합하지 아니한 건축물', 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('801', '방화지구', '법 제51조', 10, '방화지구 안의 건축물에 관한 법령등의 기준에 적합하지 아니한 건축물', 'Y', null, null, null, null);
INSERT INTO ibmsdb.tb_cmpttn_rt (CMPTTN_RT_CD, VLTN_BDST, LAWLPRVS, CMPTTN_RT, VLTN_BDST_DTL, USE_YN, REG_DT, RGTR, MDFCN_DT, MDFR) VALUES ('901', '마감재료', '법 제52조', 10, '법령등에 적합하지 않은 마감재료를 사용한 건축물', 'Y', null, null, null, null);
