INSERT INTO xitframework.tb_group (GROUP_ID, GROUP_NM, GROUP_DC, SORT_ORDR, USE_YN, REG_DTTM, RGTR, MDFCN_DTTM, MDFR) VALUES ('GROUP_ADMIN', '관리자 그룹', '시스템 관리 권한을 가진 사용자 그룹', 5, 'Y', '2025-05-15 10:09:55', 'SYSTEM', '2025-05-15 10:09:55', 'SYSTEM');
INSERT INTO xitframework.tb_group (GROUP_ID, GROUP_NM, GROUP_DC, SORT_ORDR, USE_YN, REG_DTTM, RGTR, MDFCN_DTTM, MDFR) VALUES ('GROUP_APPROVER', '업무 승인 담당자 그룹', '업무 승인 권한을 가진 사용자 그룹', 4, 'Y', '2025-05-16 12:44:14', 'SYSTEM', '2025-05-16 12:44:14', 'SYSTEM');
INSERT INTO xitframework.tb_group (GROUP_ID, GROUP_NM, GROUP_DC, SORT_ORDR, USE_YN, REG_DTTM, RGTR, MDFCN_DTTM, MDFR) VALUES ('GROUP_SYSTEM', '시스템 관리자 그룹', '모든 시스템 권한을 가진 사용자 그룹(XIT)', 999, 'Y', '2025-05-15 10:09:55', 'SYSTEM', '2025-07-18 09:40:01', 'SYSTEM');
INSERT INTO xitframework.tb_group (GROUP_ID, GROUP_NM, GROUP_DC, SORT_ORDR, USE_YN, REG_DTTM, RGTR, MDFCN_DTTM, MDFR) VALUES ('GROUP_USER', '일반 사용자 그룹', '일반 사용자 권한을 가진 사용자 그룹', 2, 'Y', '2025-05-15 10:09:55', 'SYSTEM', '2025-06-04 16:34:22', 'SYSTEM');
INSERT INTO xitframework.tb_group (GROUP_ID, GROUP_NM, GROUP_DC, SORT_ORDR, USE_YN, REG_DTTM, RGTR, MDFCN_DTTM, MDFR) VALUES ('GROUP_VISITOR', '방문자 그룹', '방문자 권한을 가진 사용자 그룹', 1, 'Y', '2025-05-15 10:09:55', 'SYSTEM', '2025-05-15 10:09:55', 'SYSTEM');
INSERT INTO xitframework.tb_group (GROUP_ID, GROUP_NM, GROUP_DC, SORT_ORDR, USE_YN, REG_DTTM, RGTR, MDFCN_DTTM, MDFR) VALUES ('GROUP_WORKER', '업무 담당자 그룹', '업무 처리 권한을 가진 사용자 그룹', 3, 'Y', '2025-05-16 12:44:12', 'SYSTEM', '2025-07-18 15:37:11', 'SYSTEM');
